-- 存量站点迁移：为 pages 表增加 mode 字段（固定版面 fixed / 可视化编辑 builder）
-- 执行方式（二选一）：
--   A. 宝塔 / phpMyAdmin：直接运行本文件 SQL
--   B. 命令行：mysql -u<用户> -p<库名> < install/pages-add-mode.sql
-- 说明：默认 'fixed'，旧数据（用 content 正文渲染）行为不变；
--       仅当页面用可视化编辑器存过 layout 时，建议手动将该页 mode 置为 'builder'。

ALTER TABLE `pages`
  ADD COLUMN `mode` VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'fixed' AFTER `layout`;
