-- 新增 page_seo 表：支持后台逐页设置 SEO（标题/描述/关键词/Open Graph 等）
-- 幂等升级：可多次安全执行（CREATE TABLE IF NOT EXISTS + INSERT IGNORE）

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `page_seo` (
  `id`            INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `page_key`      VARCHAR(64)  NOT NULL COMMENT '页面标识(home/products/product_category/news/cases/about/contact)',
  `page_label`    VARCHAR(64)  NOT NULL COMMENT '后台显示名称',
  `title`         VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '页面标题',
  `description`   VARCHAR(512) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '页面描述',
  `keywords`      VARCHAR(512) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '关键词,逗号分隔',
  `og_title`      VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '社交分享标题',
  `og_description` VARCHAR(512) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '社交分享描述',
  `og_image`      VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '社交分享图',
  `og_type`       VARCHAR(32)  NOT NULL DEFAULT 'website',
  `canonical`     VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '规范链接',
  `noindex`       TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否禁止收录',
  `sort`          INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_page_key` (`page_key`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='逐页SEO设置';

-- 种子数据：默认文案已满足 SEO 建议字数
-- 首页标题≥35字符 / 描述≥120字符 / 分类页描述≥80字符 / 关键词≥10个（部分页面按语义给 6-10 个）
INSERT IGNORE INTO `page_seo` (`page_key`,`page_label`,`title`,`description`,`keywords`,`og_type`,`sort`) VALUES
('home','首页','酷冰甲降温服官网 | 科技降温服定制·水冷循环·相变蓄冷·风冷背心·10套起订','酷冰甲专注降温服的研发、生产与定制，提供水冷循环、相变蓄冷、风冷制冷、冰袋背心等多系列降温装备，广泛适用于消防、工业、电力、钢铁、环卫及户外高温作业场景。支持企业LOGO刺绣、尺寸与面料定制，10套起订，7天打样，全国发货，为您提供一站式高温防护解决方案。','降温服,降温背心,水冷降温服,相变降温服,制冷背心,工业降温服,消防降温服,高温作业防护,降温服定制,酷冰甲','website',10),
('products','产品中心','降温服产品中心 - 水冷/相变/风冷多系列 | 酷冰甲','酷冰甲降温服产品中心，系统展示水冷循环降温服、相变冰袋降温背心、风冷制冷背心、冰马甲等多系列产品，按使用场景与降温方式分类，参数规格与适用行业一目了然。支持企业批量定制、LOGO刺绣与免费拿样，提供专业选型建议与透明报价，助力高温作业安全防护。','降温服产品,水冷降温服,相变降温服,风冷降温服,制冷背心,冰马甲,工业降温装备,降温服批发,降温服定制,酷冰甲产品','website',20),
('product_category','产品分类页','{cat}降温服 - 酷冰甲科技降温·定制批发','酷冰甲{cat}系列降温服，采用科技降温方案，专为高温作业与户外暴晒场景设计，具备清凉持久、轻便透气、可循环重复使用等特点。支持企业定制、LOGO刺绣与小批量批发，10套起订，7天打样，全国发货。','{cat}降温服,{cat},降温服定制,降温背心,工业降温,酷冰甲','website',25),
('news','新闻列表','降温服行业新闻与动态 - 酷冰甲官网','酷冰甲降温服行业新闻中心，汇集高温防护政策解读、降温技术深度解析、产品应用案例、客户现场实录与行业前沿动态，持续分享降温服选型、使用、保养与清洗知识，帮助企业做好高温作业人员的健康与安全防护。我们关注每一次技术迭代，也记录每一处真实应用，让高温防护更有依据、更可落地。','降温服新闻,降温技术,高温防护,工业降温,降温服应用,行业动态,酷冰甲资讯,降温服知识','website',30),
('cases','客户案例','客户案例 - 酷冰甲降温服应用实录','酷冰甲降温服客户案例展示，覆盖消防、电力、钢铁、环卫、户外施工、车间制造等高温作业场景的真实合作项目，逐一呈现降温方案设计思路、现场使用效果与客户真实反馈，并附上适用行业与选型建议，为同类企业的高温防护升级提供可参考、可复用的实战样本，切实降低高温作业风险。','降温服案例,客户案例,高温作业,降温方案,消防降温,工业应用,酷冰甲案例','website',40),
('about','关于我们','关于酷冰甲 - 科技降温服研发与定制厂家','酷冰甲专注降温服的研发、生产与定制，拥有水冷循环、相变蓄冷、风冷制冷等多条成熟产品线，长期服务消防、工业、电力、钢铁等高温作业领域。工厂直供、支持ODM/OEM与来样定制，提供从需求沟通、方案设计、打样生产到售后维护的全流程服务，做您身边靠谱的高温防护伙伴。','关于酷冰甲,降温服厂家,降温服工厂,降温服研发,ODM定制,降温服生产,酷冰甲品牌','website',50),
('contact','联系我们','联系酷冰甲 - 降温服定制咨询与报价','联系酷冰甲，获取降温服定制方案与专属报价。我们支持企业批量采购、LOGO刺绣、尺寸与面料定制，提供在线咨询、电话与邮件多种沟通方式。7天打样、全国发货，专业团队一对一对接您的高温防护需求，从选型到交付全程跟进，确保交付准时可靠，让合作更省心、更可靠。','联系酷冰甲,降温服定制,降温服报价,降温服采购,企业定制,降温服厂家,酷冰甲联系','website',60);
