-- 示例升级包：演示「幂等」写法，可安全多次执行
-- 复制本文件到上级目录（install/upgrades/）根下，即可在后台「数据库升级」中看到并升级。

-- 1) 为新模块创建一张表（若已存在则跳过）
CREATE TABLE IF NOT EXISTS psi_demo_log (
  id         INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  msg        VARCHAR(255) NOT NULL,
  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='示例升级包日志表';

-- 2) 写入一条演示记录（依赖唯一键可避免重复）
INSERT INTO psi_demo_log (msg) VALUES ('示例升级包已执行')
  ON DUPLICATE KEY UPDATE msg = VALUES(msg);
